Grundrezept = 50 Portionen ergibt ca 6kg

* Portionen: 50

<span id="zutaten"></span>
== Zutaten ==

* 5 kg Magerquark
* 0.66 Liter Milch
* 130 g Zwiebeln gewürfelt TK
* 500 g Kräuter gemischt (8-Kräuter)
