Essig / Öl Dressing das auf der GPN verwendet wird

* Portionen: 500

<span id="zutaten"></span>
== Zutaten ==

* 1 Liter Olivenöl
* 0.5 Liter Balsamico-Essig
* 2 Liter Wasser
* 5 EL Senf (Mittelscharf)
* 3 EL Erdbeermarmelade
* 200 g Salatkräuter (trocken)

<span id="zubereitung"></span>
== Zubereitung ==

# Mischen &amp; Abschmecken, ergibt 1 5L eimer für ca 500 Portionen Salat
